\doxysection{Osmocom vty internals}
\label{group__vty__internal}\index{Osmocom vty internals@{Osmocom vty internals}}
\doxysubsection*{Files}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
file \textbf{ vty\+\_\+internal.\+h}
\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
void \textbf{ vty\+\_\+misc\+\_\+init} (void)
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


\doxysubsection{Function Documentation}
\mbox{\label{group__vty__internal_gaeff7b4442b048b28119515064a727216}} 
\index{Osmocom vty internals@{Osmocom vty internals}!vty\_misc\_init@{vty\_misc\_init}}
\index{vty\_misc\_init@{vty\_misc\_init}!Osmocom vty internals@{Osmocom vty internals}}
\doxysubsubsection{vty\_misc\_init()}
{\footnotesize\ttfamily void vty\+\_\+misc\+\_\+init (\begin{DoxyParamCaption}\item[{void}]{ }\end{DoxyParamCaption})}



References \textbf{ install\+\_\+lib\+\_\+element\+\_\+ve()}.



Referenced by \textbf{ vty\+\_\+init()}.

